0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

decay time (ms) mPSC Counts buster359 decay time histogram (all cells)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

2

4

6

8

10

12

decay time (ms) buster1 decay time histogram (all cells)