0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

10

20

30

40

50

60

70

decay time (ms) mPSC Counts buster364 decay time histogram (all cells)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8

decay time (ms) buster2 decay time histogram (all cells)