0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60

decay time (ms) mPSC Counts donkeylips360 decay time histogram TTX only (glutamatergic + GABAergic minis)

0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60

decay time (ms) donkeylips360 decay time histogram TTX + bicuculline (glutamatergic minis)

0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60

decay time (ms) donkeylips360 decay time histogram combined data